Copyright: C++Builder v.1.0 Copyright (c) 1996 Borland International, Inc.


Das Hilfesystem von Borland C++Builder

Borland C++Builder stellt über das Hilfesystem eine vollständige Online-Dokumentation zur Verfügung, die einen schnellen und einfachen Zugriff auf Informationen zu Sprachmerkmalen, Compiler-Optionen und anderen, für die Anwendungsentwicklung mit Borland C++Builder erforderlichen Grundlagen und Konzepte ermöglicht.

Die Hilfedateien von Borland C++Builder

Das Hilfesystem ist wie die gedruckte Dokumentation strukturiert und setzt sich aus folgenden Hilfedateien zusammen:

Titel	Hilfedatei	Beschreibung

Das Hilfesystem von Borland C++Builder	BCBMAIN.HLP	Umgang mit dem Hilfesystem
C++Builder Benutzerhandbuch	BCB.HLP	Anwendungsentwicklung mit der IDE
C++Builder Programmierhandbuch	BCBPG.HLP	Programmiertips und Einzelheiten der Sprache
C++Builder Handbuch für Komponentenentwickler	BCBCWG.HLP	Programmierung eigener Komponenten
C++Builder Datenbankanwendungen	BCBDADG.HLP	Erstellung von Datenbankanwendungen mit Komponenten von C++Builder
C++Builder Fehlermeldungen	BCBERRS.HLP	Beschreibung der Fehlermeldungen
C++Builder Bibliotheksreferenz	BCBRTL.HLP	Funktionen und Variablen der Laufzeitbibliothek von C++Builder
C++Builder VCL-Referenz	BCBVCL.HLP	Klassen, Elemente und Funktionen der VCL
Standard C++ Bibliothek Benutzer- und Referenzhandbuch	STL.HLP	Rogue Wave STL Benutzer- und Referenzhandbuch
Hilfsprogramme	BCBTOOLS.HLP	Kommandozeilen-Dienstprogramme
WinSight Benutzerhandbuch	WINSIGHT.HLP	Debugger-Dienstprogramm WinSight
Object Pascal Sprachreferenz	BCPASCAL.HLP	Definition der Sprache Pascal
OpenHelp Benutzerhandbuch	OPENHELP.HLP	Anpassung des Hilfesystems mit OPENHELP.EXE
Read Me	README.HLP	Neueste Informationen über das Produkt.

Sie können das C++Builder-Hilfesystem Ihren Wünschen und Vorstellungen anpassen und zu diesem Zweck bestimmte Hilfedateien unter Verwendung von OPENHELP.EXE in das System aufnehmen bzw. daraus entfernen. Informationen zu OPENHELP.EXE finden Sie in der Datei OPENHELP.HLP.

Borland stellt Ihnen außerdem folgende thematisch verwandte Microsoft-Hilfedateien zur Verfügung:

Name der Hilfedatei	Beschreibung

95GUIDE.HLP	Programmierhandbuch für Windows 95

HCW.HLP	Benutzerhandbuch zum Hilfe-Workshop

KBASE.HLP	Microsoft KnowledgeBase

MAPI.HLP	MAPI-Programmierhandbuch

MIDL.HLP	MIDL-Programmier- und Referenzhandbuch

MISAPI.HLP	ISAPI-Programmierreferenz

MMEDIA.HLP	Win32-Multimedia-Programmierreferenz

MSTOOLS.HLP	Beschreibung der Microsoft SDK-Tools

OLE.HLP	OLE 2.0-Programmierreferenz

OPENGL.HLP	OpenGL-Programmierreferenz

PDH.HLP	Performance Data Helper

PENAPI.HLP	Programmierhandbuch für Pen Services for Win 95

PROGTECH.HLP	Win32-Programmiertechniken

RC.HLP	Benutzerhandbuch zum Ressourcen-Compiler

RPC.HLP	Referenz für entfernte Prozeduraufrufe (Remote Procedure Call, RPC)

SETUPAPI.HLP	API-Setup

SOCK2.HLP	Windows Sockets 2 API

TAPI.HLP	TAPI-Programmierreferenz (TAPI = Telephony Application Programming Interface)

WIN32.HLP	Win32-Programmierreferenz

WIN32SDK.HLP	Win32-Software Development Kit

Diese Hilfedateien befinden sich standardmäßig im Verzeichnis C:\PROGRAMME\BORLAND\CBUILDER\HELP\MSHELP.

Zusätzlich sind viele weitere Hilfedateien vorhanden, je nachdem, welche Version des C++Builder-Produkts Sie erworben haben. So sind Sie unter Umständen im Besitz von Hilfedateien, die Interbase, Internet Controls, Borland Database Engine, InstallShield, PVCS und den Image Editor beschreiben.


Hilfe zu Borland C++Builder anfordern

In Borland C++Builder haben Sie folgende Möglichkeiten, auf das Hilfesystem zuzugreifen:

Kontextsensitive Hilfe (F1)

Themenbildschirme

Index

Schlüsselwortsuche (F1 oder STRG+F1 im Editorfenster)

Lokale Hilfemenüs (im Hilfefenster)

Eine Liste der im Hilfesystem vorhandenen Dateien finden Sie unter Das Hilfesystem von Borland C++Builder.


Kontextsensitive Hilfe anfordern

In der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) von Borland C++Builder können Sie für einzelne Elemente kontextsensitive Hilfeinformationen aufrufen. Folgendermaßen greifen Sie auf die kontextsensitive Hilfe zu:

1.	Markieren Sie das Element, über das Sie sich informieren wollen (Menü, Menübefehl, Element in einem Dialogfeld usw.)

2.	Drücken Sie F1 oder STRG+F1.

In vielen Dialogfeldern und für die meisten Fehlermeldungen stehen Ihnen Hilfeschaltflächen zur Verfügung.

Klicken Sie auf Hilfe, wenn Sie Informationen zu folgenden Punkten anzeigen wollen:

Das gesamte Dialogfeld.

Eine Fehlermeldung.

Die aktuelle Themengruppe in einem Dialogfeld zur Einstellung von Optionen.


Bildschirme mit Hilfethemen anzeigen und verwenden

Die Bildschirme mit den Hilfethemen bieten Ihnen Zugang zu dem Hilfesystem, das mit Borland C++Builder installiert wurde. Wählen Sie aus der Themenübersicht die Informationskategorie aus, die Ihren Wünschen am nächsten kommt, und klicken Sie darauf.

Wenn Sie die Themenübersicht des Borland C++Builder-Benutzerhandbuchs anzeigen wollen, wählen Sie Hilfethemen aus dem Menü Hilfe der Borland C++Builder-IDE.

Von einem Thema in der aktuellen Hilfedatei aus gelangen Sie zum Bildschirm mit der Themenübersicht, indem Sie auf die Schaltfläche Hilfethemen klicken.

Wenn Sie auf die Themen einer anderen, mit Borland C++Builder installierten Hilfedatei zugreifen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen den Namen der gewünschten Datei aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um zum vorherigen Thema bzw. zur vorherigen Hilfedatei zurückzukehren.

Das Dialogfeld Hilfethemen

Sie können die im Dialogfeld Hilfethemen angezeigten Bücher öffnen oder direkt zu einem Thema gelangen. Klicken Sie dazu einfach auf das Thema, das angezeigt werden soll.

Hilfethemen ausdrucken

Es ist möglich, mehrere Themen auf einmal zu drucken. Klicken Sie dazu im Dialogfeld Hilfethemen zunächst auf ein Buch und danach auf Drucken.


Der Index

Klicken Sie in der Hilfe auf das Register Index, um eine Liste mit Indexeinträgen anzuzeigen. Nun können Sie entweder das Wort eingeben, nach dem Sie suchen, oder einen Bildlauf durch die Liste ausführen.


Schlüsselwortsuche

Mit Hilfe der Schlüsselwortsuche können Sie direkt auf Hilfeinformationen über einen Begriff zugreifen. Folgendermaßen erhalten Sie Informationen zu einem Begriff:

1.	Positionieren Sie im Editorfenster die Einfügemarke auf den betreffenden Begriff.

2.	Für das weitere Vorgehen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Drücken Sie F1 oder STRG+F1.

Wählen Sie im Menü Hilfe die Option Schlüsselwortsuche.

Wählen Sie Gehe zu Hilfethema aus der Mauspalette des Editorfensters

3.	Nun tritt eines der folgende Ereignisse ein:

Das mit dem Begriff verbundene Thema wird angezeigt.

Wenn mehrere Themen zum betreffenden Begriff existieren, wird das Dialogfeld Gefundene Themen eingeblendet, in dem die gefundenen Themen aufgelistet sind. Doppelklicken Sie auf das Thema, das Sie anzeigen möchten.

Gibt es zu dem Begriff neben der Einfügemarke keine Hilfeinformationen, wird der Index angezeigt. Sie können nun eine andere Suchmethode einsetzen, um Informationen zu diesem Begriff zu finden. Der Begriff selbst wird optisch hervorgehoben und im obersten Feld angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Anzeigen klicken oder auf den Begriff doppelklicken, wird eine Liste mit Themen eingeblendet, die mit dem Begriff verbunden sind.

Über die Schaltfläche Zurück kehren Sie zum vorherigen Thema oder zur vorherigen Hilfedatei zurück.


Hilfethemen drucken

Sie können Hilfethemen entweder aus der Themenübersicht (Dialogfeld Hilfethemen) oder aus dem Hilfethema selbst drucken.

Zum Drucken aus der Themenübersicht führen Sie folgende Schritte aus:

1.	Zeigen Sie die Themenübersicht an, in der die zu druckenden Informationen enthalten sind.

2.	Wählen Sie das Thema oder die Themen aus, die Sie drucken möchten, und klicken Sie auf Drucken. Alternativ können Sie auch ein Buch im Dialogfeld Hilfethemen markieren, um mehrere, miteinander verwandte Themen auf einmal auszudrucken.

Zum Drucken aus einem Hilfethema führen Sie folgende Schritte aus:

1.	Zeigen Sie das Thema an, das Sie drucken wollen.

2.	Klicken Sie auf Drucken. (Sie können aber auch innerhalb des Themas mit der rechten Maustaste klicken und dann Thema drucken auswählen.)


Lokale Hilfemenüs

Alle Hilfedateien von Borland C++Builder besitzen lokale Hilfemenüs, die Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste aufrufen. In diesen Menüs können Sie schnell auf Befehle zum Kopieren oder Drucken von Hilfethemen oder zum Beenden der Windows-Hilfe zugreifen.

Die lokalen Hilfemenüs enthalten außerdem eine Liste mit weiteren Hilfedateien, die verwandte Informationen enthalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie eine Hilfedatei aus dem lokalen Menü aus. Die Themenüberischt für die gewählte Hilfedatei wird angezeigt.


Die Windows-Hilfe

Bei Bedarf stehen Ihnen weitere Informationen über den Einsatz der Standardfunktionen der Windows-Hilfe zur Verfügung. Im folgenden finden Sie Hinweise zum Zugriff auf die Funktionen des Hilfesystems von Windows 95 bzw. Windows NT.

Wenn Sie bereits ein Hilfethema aufgerufen haben, drücken Sie zur Anzeige der Windows-Hilfe die Taste F1.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie detailliertere Informationen zum Hilfesystem von Windows 95 oder Windows NT 4.0 benötigen:

1.	Wählen Sie zunächst Start in der unteren linken Ecke im Windows-Desktop und danach den Befehl Hilfe.

Die Windows-Hilfe wird angezeigt.

2.	Öffnen Sie in der Registerkarte Inhalt zunächst die Vorgehensweisen zum Erledigen von Aufgaben und danach Hilfe verwenden.

Zur Auswahl eines Buches aus der Registerkarte Inhalt doppelklicken Sie auf das gewünschte Buch oder plazieren den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten darauf und drücken die Taste EINGABE.

Informationen über die Verwendung des Hilfesystems von Windows NT 3.51 (oder einer frühereren Version) erhalten Sie, indem Sie

im Programm-Manager Hilfe/Hilfe benutzen auswählen.


Weitergegebene Dateien

Wenn Sie die Anwendungsprogrammierung beendet haben und die Anwendung nun einsetzen wollen, müssen Sie entscheiden, welche Dateien für die Ausführung erforderlich sind.

In der Datei DEPLOY.TXT im Verzeichnis ..\CBUILDER finden Sie eine Liste der Dateien, die Sie gemäß der Lizenzvereinbarungen weitergeben können. DEPLOY.TXT enthält die Dateien für die einzelnen Anwendungsoptionen und gibt an, wo sie installiert werden müssen.

Bei Verwendung der Professional oder Client/Server-Edition von C++Builder können Sie InstallShield einsetzen, um ein Installationsprogramm für Ihre Anwendung zu erstellen. InstallShield besitzt Optionen, die Sie bei der Zusammenstellung der weitergegebenen Dateien unterstützen.


Für diesen Begriff ist keine Hilfe verfügbar

Sie haben in einem Editorfenster Hilfe zum einem Begriff angefordert, der dem Hilfesystem nicht bekannt ist.


Borland C++ Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus dem Borland C++ Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCW.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCW.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCW.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCW.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++ Programmierhanbuch

Sie haben Informationen aus dem Borland C++ Programmierhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCPP.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCPP*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCPP.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCPP.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Hilfe ObjectWindows Bibliothek

Sie haben Informationen aus Hilfe ObjectWindows Bibliothek angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei OWL50.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\OWL*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich OWL50.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie OWL50.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


OCF Hilfe

Sie haben Informationen aus OCF Hilfe angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei OCF.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\OCF*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich OCF.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie OCF.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Hilfe zur Borland C++ DOS-Unterstützung

Sie haben Informationen aus Hilfe zur Borland C++ DOS-Unterstützung angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCDOS.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCDOS.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCDOS.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCDOS.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Klassenbibliothek
Borland Klassenbibliothek

Sie haben Informationen aus Borland Klassenbibliothek angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei CLASSLIB.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\CL*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich CLASSLIB.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie CLASSLIB.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Resource Workshop Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus Resource Workshop Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei WORKSHOP.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\WORKSHOP.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich WORKSHOP.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie WORKSHOP.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Programmierhandbuch

Sie haben Informationen aus Programmierhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BWCC.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BWCC.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BWCC.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BWCC.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Benutzerhandbuch
WinSight Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus WinSight Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei WINSIGHT.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\WINSIGHT.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich WINSIGHT.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie WINSIGHT.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


WinSpector Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus WinSpector Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei WINSPECTR.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\WINSPECTR.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich WINSPECTR.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie WINSPECTR.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Verwenden der Online-Hilfe

Sie haben Informationen aus Verwenden der Online-Hilfe angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei OPENHELP.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\OPENHELP.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich OPENHELP.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie OPENHELP.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


C++ Fehlermeldungen

Sie haben Informationen aus C++ Fehlermeldungen angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCERRMSG.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCERRMSG.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCERRMSG.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCERRMSG.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


ObjectScripting Hilfe

Sie haben Informationen aus ObjectScripting Hilfe angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei SCRIPT.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\SCRIPT.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich SCRIPT.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie SCRIPT.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


C++ Standardbibliothek

Sie haben Informationen aus C++ Standardbibliothek angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei STL.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\STL*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich STL.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie STL.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++ Handbuch Hilfsprogramme

Sie haben Informationen aus Borland C++ Handbuch Hilfsprogramme angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCTOOLS.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCTOOLS*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCTOOLS.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCTOOLS.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Windows Systemklassen Referenzhandbuch

Sie haben Informationen aus Windows Systemklassen Referenzhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei WINSYS.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\WINSYS.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich WINSYS.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie WINSYS.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Visual Database Tools Hilfe

Sie haben Informationen aus Visual Database Tools Hilfe angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (BC5\HELP) nach der Datei BCVDTREF.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\BC5\HELP\BCVDT*.* C:\BC5\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß BC5 in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCVDTREF.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Doppelklicken Sie auf OPENHELP.EXE in \BC5\BIN.

b.	Wählen Sie BCVDTREF.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Das Borland C++Builder Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus dem Borland C++Builder Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCB.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCB.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder auf Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCB.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen.

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCB.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Das Borland C++Builder Programmierhandbuch
Borland C++Builder Programmierhandbuch

Sie haben Informationen aus dem Borland C++Builder Programmierhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBPG.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBPG.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBPG.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBPG.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Die Borland C++Builder Bibliotheksreferenz
Borland C++Builder Bibliotheksreferenz

Sie haben Informationen aus der Borland C++Builder Bibliotheksreferenz angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBRTL.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBRTL.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBRTL.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBRTL.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++Builder Handbuch für Komponentenentwickler

Sie haben Informationen aus dem Borland C++Builder Handbuch für Komponentenentwickler angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBCWG.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBCWG.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBCWG.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBCWG.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien Files aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++Builder Datenbankanwendungen

Sie haben Informationen aus dem Handbuch Borland C++Builder Datenbankanwendungen angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBDADG.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBDADG.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBDADG.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBDADG.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++Builder VCL-Referenz

Sie haben Informationen aus der Borland C++Builder VCL-Referenz angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBVCL.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBVCL.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBVCL.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBVCL.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++Builder Fehlermeldungen

Sie haben Informationen aus Borland C++Builder Fehlermeldungen angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBERRS.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBERRS.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBERRS.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBERRS.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Borland C++Builder Hilfsprogramme

Sie haben Informationen aus Borland C++Builder Hilfsprogramme angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCBTOOLS.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCBTOOLS*.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCBTOOLS.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCBTOOLS.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


OpenHelp Benutzerhandbuch

Sie haben Informationen aus dem OpenHelp Benutzerhandbuch angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei OPENHELP.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\OPENHELP.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich OPENHELP.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie OPENHELP.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Object Pascal Sprachreferenz

Sie haben Informationen aus der Object Pascal Sprachreferenz angefordert. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der Datei BCPASCAL.HLP.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\BCPASCAL*.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

3.	Wenn sich BCPASCAL.HLP im Verzeichnis HELP befindet, können Sie versuchen, die Datei mit OPENHELP in den Suchbereich aufzunehmen:

a.	Klicken Sie auf OPENHELP.EXE.

b.	Wählen Sie BCPASCAL.HLP aus der Liste der vorhandenen Hilfe-Dateien.

c.	Klicken Sie auf die Schaltfläche >, um die Datei in die Liste der ausgewählten Hilfe-Dateien aufzunehmen.

d.	Klicken Sie auf OK.


Eine Hilfedatei konnte nicht gefunden werden

Sie haben Informationen aus einer Hilfedatei angefordert, die nicht lokalisiert werden konnte. Die Hilfedatei wurde entweder nicht installiert oder sie befindet sich nicht im aktuellen Suchbereich.

Lösen Sie das Problem folgendermaßen:

1.	Suchen Sie im Hilfeverzeichnis (..\CBUILDER\HELP) nach der fehlenden Hilfedatei.

2.	Ist die Datei nicht vorhanden, muß sie von der CD kopiert werden:

copy D:\CBUILDER\HELP\HILFEDATEI.* C:\CBUILDER\HELP

Hinweis:
In diesem Befehl wird davon ausgegangen, daß Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden (Laufwerksbuchstabe D:), und daß C++Builder in Laufwerk C installiert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die für Ihre Konfiguration erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit Disketten arbeiten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.